Title: Φυσ Α Γυμν Μέτρηση Μήκους Αυγού Πολλαπλής

Μεζούρα και αυγό

Q: Με τον τρόπο που δείχνει η εικόνα μπορούμε να μετρήσουμε:
- Την μεγαλύτερη διάσταση του αυγού.
- Την μικρότερη διάσταση του αυγού.
- Και τις δύο διαστάσεις του αυγού.
- Την περίμετρο του αυγού. (correct)
[Image: Αυγό και μεζούρα]

Ξυλάκια και Αυγό

Q: Για να μετρήσουμε σωστά με τον τρόπο που δείχνει η εικόνα πρέπει τα ξυλάκια να:
- έχουν την αντίθετη κλίση.
- είναι παράλληλα  μεταξύ τους και κάθετα στην επιφάνεια που στηρίζει το αυγό. (correct)
- είναι κάθετα μεταξύ τους και παράλληλα στην επιφάνεια που στηρίζει το αυγό.
- τα αντικαταστήσουμε οπωσδήποτε.
[Image: Αυγό και ξυλάκια]

Όργανο μέτρησης Αυγού

Q: Το παραπάνω όργανο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των διαστάσεων του αυγού και λέγεται:
- Παχύμετρο (correct)
- Χοντρόμετρο
- Αποστασιόμετρο
[Image: Παχύμετρο]