Title: Όργανα Αναπνευστικού Συστήματος

Authors: Κωνσταντίνος Κεχαγιάς (Author)
Licence: CC BY-NC 4.0

Φάρυγγας

Κείμενο για Φάρυγγα

Ο αέρας περνάει στον φάρυγγα και στη συνέχεια στον λάρυγγα.

[Image: Εικόνα - Φάρυγγας]

Ρινική Κοιλότητα

Κείμενο για ρινική κοιλότητα

Ο αέρας εισέρχεται στη ρινική κοιλότητα, η οποία καλύπτεται από βλεννογόνο.

[Image: Εικόνα - Ρινική Κοιλότητα]

Τραχεία

Credits: by Firstname Surname (Author); source http://www.medicalgraphics.de/en/free-pictures/organe/trachea.html

[Image: Εικόνα - Τραχεία]

Κείμενο για Λάρυγγα

Ο αέρας από τον λάρυγγα περνά στην τραχεία και μετά στους βρόγχους, που οδηγούν στους πνεύμονες.

Επιγλωττίδα

Κείμενο για Επιγλωττίδα

Η επιγλωττίδα κατεβαίνει και εμποδίζει την είσοδο της τροφής στον λάρυγγα. Κάτω από την επιγλωττίδα βρίσκεται η γλωττίδα, στα άκρα της οποίας υπάρχουν οι φωνητικές χορδές.

[Image: Εικόνα - Επιγλωττίδα]

Πνεύμονες

Credits: by Firstname Surname (Author); source https://de.wikipedia.org/wiki/Lunge

[Image: Εικόνα Πνευμόνων]

Κείμενο Πνευμόνων

Στο εσωτερικό των πνευμόνων κάθε βρόγχος διακλαδίζεται διαδοχικά σε μικρότερους αγωγούς, σχηματίζοντας τελικά το βρογχικό δένδρο, στα άκρα του οποίου σχηματίζονται μικροί αεροφόροι σάκοι, οι κυψελίδες.

Κυψελίδες

Credits: by Firstname Surname (Author); 2020; source https://de.wikipedia.org/wiki/Lunge

[Image: Εικόνα - Κυψελίδες Πνευμόνων]

Unbenannt: Text

Η ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων (οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακα) γίνεται στις κυψελίδες των πνευμόνων. Κάθε κυψελίδα μοιάζει με έναν μικρό σάκο. Τα τοιχώματα της κυψελίδας περιβάλλονται από ένα δίκτυο τριχοειδών αγγείων. Η ανταλλαγή των αερίων μεταξύ του αέρα που βρίσκεται στο εσωτερικό της κυψελίδας και του αίματος που υπάρχει στα τριχοειδή αγγεία γίνεται με διάχυση.

Διάφραγμα

Κείμενο Διαφράγματος

Η είσοδος και η έξοδος του αέρα από τους πνεύμονες γίνεται με τη βοήθεια του διαφράγματος και των μεσοπλεύριων (πλευρικών) μυών.  Το διάφραγμα είναι ένας θολωτός μυς που βρίσκεται κάτω από τους πνεύμονες και χωρίζει τη θωρακική από την κοιλιακή κοιλότητα.

Επεξήγηση εικονας Εισπνοής-Εκπνοής

Η θωρακική κοιλότητα κατά την εισπνοή (α) και την εκπνοή (β).

Credits: Αναπνευστικό Σύστημα; by Κωνσταντίνος Κεχαγιάς; 2024; licence CC BY-NC-SA 4.0