Title: Γ Φ Α Κ1 7 Επαναληπτικές Διαφάνειες Μετρήσεων Μήκους Άσκηση Κενών 5

[Image: Μέτρηση μήκους]

Φυσικά μεγέθη και μέτρηση τους

Συμπληρώστε τα κενά:

Q: Οι ποσότητες που μπορούν να [...] και χρησιμοποιούνται για τη μελέτη των [...] φαινομένων ονομάζονται [...]  [...].

H μέτρηση τους γίνεται με [...] με ομοειδή [...] τα οποία τα ονομάζουμε [...] [...].
A: μετρηθούν; φυσικών; φυσικά; μεγέθη; σύγκριση; μεγέθη; μονάδες; μέτρησης

Φυσικά Μεγέθη και μη φυσικά

Κάνε κλικ σε όσα από τα παρακάτω μεγέθη είναι Φυσικά Μεγέθη.

Μεγέθη: λύπη, μήκος, μάζα, φόβος, χρόνος, δύναμη, έκπληξη, ενέργεια, θαυμασμός, εμβαδόν, όγκος, απορία, θερμοκρασία, χαρά.
A: μήκος; μάζα; χρόνος; δύναμη; ενέργεια; εμβαδόν; όγκος; θερμοκρασία

Σωστή μέτρηση

Συμπληρώστε τα κενά:

Q: Για να μετρήσουμε χωρίς λάθη δηλαδή σωστά το μήκος μιας απόστασης με μία μετροταινία θα πρέπει:

Το [...] της μετροταινίας πρέπει να βρίσκεται στην [...] της μετρούμενης [...].

Η [...] να [...] είναι διπλωμένη.

Η μετροταινία πρέπει να είναι [...] και παράλληλη προς τη μετρούμενη [...].

Κανένα [...] δεν πρέπει να βρίσκεται στην πορεία της μετροταινίας.

Το [...] της απόστασης που μετράμε πρέπει να συμπίπτει με την [...] της μετροταινίας που θα λάβουμε υπόψη μας.
A: μηδέν; αρχή; απόστασης; μετροταινία; μην; ίσια; απόσταση; εμπόδιο; τέλος; ένδειξη

Λάθη στις μετρήσεις

Συμπληρώστε τα κενά:

Q: Όταν γίνεται σφάλμα σε μία μέτρηση αυτό μπορεί να είναι εξαιτίας:

 του οργάνου μέτρησης,  δηλαδή μπορεί αυτό να έχει ατέλειες στην [...] του,

 της λανθασμένης [...] του οργάνου μέτρησης,

 της λανθασμένης [...] της ένδειξης,

 της λανθασμένης οπτικής [...] ανάγνωσης της ένδειξης.
A: κατασκευή; τοποθέτησης; ανάγνωσης; γωνίας

Μέση τιμή

Συμπληρώστε τα κενά:

Q: Ο υπολογισμός της [...] τιμής είναι χρήσιμος  διότι με αυτό τον τρόπο

εξαλείφονται τα πιθανά [...] που έγιναν κατά τις μετρήσεις και υπολογίζεται

με αυτό τον τρόπο μία [...] πιο κοντά στην αληθινή.
A: μέσης; λάθη; τιμή