Title: Γ Φ Γ Κ3 Επαναληπτική Άσκηση 10 Ερωτήσεων Πολλαπλής 3

Βατώρα

Q: Η βατώρα είναι μονάδα μέτρησης:
- ηλεκτρικού φορτίου
- της έντασης ηλεκτρικού ρεύματος
- ηλεκτρικής ισχύος
- ηλεκτρικής ενέργειας (correct)

Τρυπάνι

Q: Σε ένα τρυπάνι, η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε:
- χημική
- θερμική
- μαγνητική
- μηχανική (correct)

Τάση

Q: Η ηλεκτρική τάση μετριέται σε:
- Watt
- Volt (correct)
- Joule
- KWh

Watt

Q: Για το Watt ισχύει:
- 1W = 1KWh
- 1W = 1V 1A (correct)
- 1J = 1W 1h
- 1W = 1V 1A 1s

Joule

Q: Για το Joule ισχύει:
- 1J = 1KWh
- 1J = 1V 1A 1s (correct)
- 1W = 1J 1V
- 1W = 1J 1A

Ενέργεια

Συμπληρώστε τα κενά με μικρά γράμματα για τις λέξεις που λείπουν:

Q: Η ηλεκτρική [...] που μεταφέρεται σε μία συσκευή ισούται με το γινόμενο της ηλεκτρικής [...] που εφαρμόγεται στα άκρα της, επί την [...] του ρεύματος που τη διαρρέει, επί το [...] λειτουργίας της.
A: ενέργεια; τάσης; ένταση; χρόνο

Ισχύς

Συμπληρώστε τα κενά με μικρά γράμματα για τις λέξεις που λείπουν:

Q: Η ηλεκτρική [...] που μεταφέρεται σε μία συσκευή ισούται με το γινόμενο της διαφοράς [...] που εφαρμόγεται στα άκρα της, επί την [...] του ρεύματος που τη διαρρέει.
A: ισχύς; δυναμικού; ένταση

Φαινόμενο Joule

Συμπληρώστε τα κενά με μικρά γράμματα για τις λέξεις που λείπουν:

Q: Σύμφωνα με το φαινόμενο [...], όταν από έναν [...] διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η [...] του [...].
A: Joule; αντιστάτη; θερμοκρασία; αυξάνεται

Multiple Choice χωρίς τίτλο

Q: Εάν η κιλοβατώρα στοιχίζει 11 λεπτά του €, πόσο κοστίζει η λειτουργία ενός θερμοσίφωνα 1200 W για μισή ώρα;
- 0,066 € (correct)
- 0,66 €
- 6,6 €
- 1,2 €

Multiple Choice χωρίς τίτλο

Q: Συνδέουμε μία συσκευή με πηγή τάσης 200 V και διαρρέεται από ρεύμα έντασης 1,5 Α. Να υπολογίσετε την ενέργεια που προσφέρεται στη συσκευή σε χρόνο μιας ώρας.
- 1.080 ΚJ (correct)
- 1.080 J
- 108 J
- 1.800 J