Title: ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

[Image: ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ]

Βλέπω τις διαφάνειες και θυμάμαι τους γεωγραφικούς όρους που αφορούν τους παραθαλάσσιους τόπους. Στη συνέχεια κάνω τη διαδραστική άσκηση "Γεωγραφικοί όροι 2"

[Image: Nησιά]

Text χωρίς τίτλο

Η στεριά που έχει γύρω γύρω θάλασσα ονομάζεται νησί.

Η πατρίδα μας έχει πάνω από 2.500 νησιά και νησίδες από τα οποία κατοικούνται περίπου τα 165.

Multiple Choice χωρίς τίτλο

Q: Πώς ονομάζεται το σημείο όπου η στεριά συναντά τη θάλασσα; Να επιλέξεις περισσότερες από μια απαντήσεις.
- ακτή (correct)
- ακρογιάλι (correct)
- χερσόνησος
- παραλία (correct)
- φάρος
- περιγιάλι

[Image: ακτή]

[Image: ακτή]

[Image: χερσόνησος]

[Image: χερσόνησος]

Text χωρίς τίτλο

Χερσόνησος

Text χωρίς τίτλο

Όταν η στεριά εισχωρεί στη θάλασσα και βρέχεται από τρεις πλευρές.

[Image: κόλπος]

Text χωρίς τίτλο

'Οταν η στεριά αγκαλιάζει τη θάλασσα σχηματίζεται ένας κόλπος.

[Image: ακρωτήριο]

Ακρωτήριο

Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις που λείπουν

Q: Το άκρο της στεριάς ονομάζεται [...]
A: ακρωτήριο

[Image: σκοπελος]

Text χωρίς τίτλο

ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΚΑΙ ΥΦΑΛΟΣ ΔΥΟ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΟΙ ΒΡΑΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ

Ο σκόπελος είναι ένας βράχος

πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας

ενώ ο ύφαλος βρίσκεται λίγο κάτω από την επιφάνειά της.

[Image: ύφαλος]

Text χωρίς τίτλο

Ο ΦΑΡΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΤΑ ΠΛΟΙΑ

[Image: ΦΑΡΟΣ]

[Image: ΠΟΡΘΜΟΣ]

Text χωρίς τίτλο

ΠΟΡΘΜΟΣ

Όταν δυο στεριές πλησιάζονται πολύ και ανάμεσά τους περνάει θάλασσα.

[Image: ισθμος]

Text χωρίς τίτλο

ΙΣΘΜΟΣ

Όταν έχω μια πολύ στενή λωρίδα στεριάς!!

[Image: Διώρυγα]

[Image: Διώρυγα]

Text χωρίς τίτλο

Σε πολλούς ισθμούς οι άνθρωποι έχουν κάνει έργα διάνοιξης, δηλαδή έχουν κάνει άνοιγμα για να περνούν τα πλοία, όπως έγινε και στον Ισθμό της Κορύνθου.

Το άνοιγμα αυτό λέγεται διώρυγα.

Ισθμος

[Image: Διώρυγα]

[Image: Διώρυγα]

Text χωρίς τίτλο

Τα έργα για το άνοιγμα του ισθμού στην Κόρυνθο ξεκίνησαν στις 23 Απριλίου του 1.882 και τα εγκαίνια της διώρυγας έγιναν στις 25 Ιουλίου του 1.893 δηλαδή μετά από 11 χρόνια.

Ήταν ένα δύσκολο και ακριβό έργο.