Title: ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάζω την ερώτηση, λέω δυνατά την απάντηση και γυρίχω την κάρτα για να δω αν απάντησα σωστά.

Q: Οι αρχαιολόγοι έκαναν ανασκαφές κι ανακάλυψαν πολλόυς νεολιθικούς οικισμούς στην Ελλάδα.
A: ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

10.000 -7.000 ΧΡΟΝΙΑ Π.Χ.

Q: Ποιοι ήταν οι πιο σπουδαίοι νεολιθικοί οικισμοί που ανακαλύφθηκαν στην Ελλάδα;
A: Το Σέσκλο και το Διμήνι.

Q: Που βρίσκεται ο οικισμός της Χοιροκοιτίας;
A: Στην Κύπρο.

Q: Πού ήταν χτισμένο το Σέσκλο;
A: Ήταν χτισμένο πάνω σε λόφο ανάμεσα σε δυο χειμάρρους.

Q: Τι είναι ο χείμαρρος;
A: Είναι ορμητικά νερά.

Q: Πού ήταν χτισμένο το Διμήνι;
A: Ήταν χτισμένο σε ένα χαμηλό λόφο κιντά στη θάλασσα.

Q: Κοντά σε ποια πόλη της Ελλάδας βρίσκονται αυτοί οι δυοι οικισμοί;
A: Στον Βόλο της Θασσαλίας.

Q: Ποιο βουνό είναι κοντά σε αυτούς τους οικισμούς;
A: Το βουνό Πήλιο.

Q: Τι είχαν χτίσει οι κάτοικοι γύρω από τους οικισμούς τους για να προστατεύονται;
A: Είχαν χτίσει τείχη.