Title: Τα μέρη μιας αρχαιοελληνικής πανοπλίας

Text χωρίς τίτλο

ακόντιο

Text χωρίς τίτλο

ασπίδα

Η ασπίδα των Ομηρικών επών ήταν μεγάλη, για να καλύπτει όλο το σώμα του πολεμιστή, με ένα ή περισσότερα στρώματα από δέρμα βοδιού και επικάλυψη από μέταλλο. Η ασπίδα του Αίαντα είχε επτά στρώσεις από δέρμα βοδιού και την όγδοη από μέταλλο, ενώ του Αχιλλέα ήταν από πέντε αλλεπάλληλες πλάκες μετάλλου.

Στην αρχή η ασπίδα κατασκευάζονταν από κλαδιά δέντρων, κυρίως ιτιάς, που πλέκονταν μεταξύ τους και καλύπτονταν με γύψο, δέρμα βοδιού και χαλκό. Αργότερα  ο σκελετός της ήταν συνήθως από ξύλο που καλύπτονταν εξωτερικά με δέρμα είτε από χαλκό και ορείχαλκο. Τρεις τύποι ασπίδας ήταν η οκτώσχημη, σε σχήμα πύργου και η στρογγυλή.

Text χωρίς τίτλο

κνημίδες

Text χωρίς τίτλο

κράνος

Το κράνος ήταν το κάλυμμα της κεφαλής του πολεμιστή, κατασκευασμένο από μέταλλο με εσωτερική επένδυση από δέρμα ή πίλημα (=είδος χοντρού υφάσματος από συμπιεσμένες τρίχες διαφόρων ζώων). Προστάτευε το κρανίο του πολεμιστή, αλλά και τον αυχένα.

Τα κράνη κατασκευάζονταν αρχικά από δέρμα σκύλου (κυνός), γι΄ αυτό και ονομάζονταν «κυνέη», μια ονομασία που παρέμεινε και αφού το κράνος έγινε μεταλλικό. Σε κάποιες περιπτώσεις είχε διακοσμήσεις ανάγλυφες ή εγχάρακτες, κυρίως στα καλύμματα των παρειών, ενώ στο επάνω μέρος έφερε ένα ή περισσότερα λοφία από τρίχες αλόγου ή φτερά.

Text χωρίς τίτλο

ξίφος

Text χωρίς τίτλο

θώρακας

Ο αρχαίος θώρακας ήταν περικάλυμμα του κορμού από έλασμα μεταλλικό, από δέρμα ή από λινάρι, με ενίσχυση από μετάλλινες πλάκες, που φοριόταν επάνω από τον κοντό χιτώνα.